---
dimensions:
  type:
    primary: operational
    detail: maintenance
  level: beginner
standard_title: Faq
language: ja
title: よくある質問
description: Author Allen このドキュメントでは、Difyプラグインの開発とインストールプロセスにおける一般的な質問に答えます。これには、プラグインのアップロード失敗の解決策（authorフィールドの変更）や、プラグインインストール中の検証例外の対処法（FORCE_VERIFYING_SIGNATURE環境変数の設定）が含まれます。
---

## プラグインインストール時にアップロード失敗と表示された場合の対処法は？

**エラー詳細**：`PluginDaemonBadRequestError: plugin_unique_identifier is not valid` というエラーが表示されます。

**解決策**：プラグインプロジェクト下の `manifest.yaml` ファイルおよび `/provider` パス下の `.yaml` ファイル内の `author` フィールドを GitHub ID に変更します。

プラグインのパッケージングコマンドを再実行し、新しいプラグインパッケージをインストールします。

## プラグインインストール時に例外が発生した場合の対処法は？

**問題の説明**：プラグインインストール時に例外メッセージ：`plugin verification has been enabled, and the plugin you want to install has a bad signature` が表示された場合、どうすればよいですか？

**解決策**：`/docker/.env` 設定ファイルの末尾に `FORCE_VERIFYING_SIGNATURE=false` フィールドを追加し、以下のコマンドを実行してDifyサービスを再起動します：

```bash
cd docker
docker compose down
docker compose up -d
```

このフィールドを追加すると、DifyプラットフォームはDify Marketplaceに未登録（未審査）のすべてのプラグインのインストールを許可するようになり、セキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。

テスト環境またはサンドボックス環境でプラグインをインストールし、安全性を確認してから本番環境にインストールすることをお勧めします。

{/*
Contributing Section
DO NOT edit this section!
It will be automatically generated by the script.
*/}

---

[このページを編集する](https://github.com/langgenius/dify-docs/edit/main/plugin-dev-ja/0331-faq.mdx) | [問題を報告する](https://github.com/langgenius/dify-docs/issues/new?template=docs.yml)

