---
dimensions:
  type:
    primary: reference
    detail: core
  level: beginner
standard_title: Remote Debug a Plugin
language: zh
title: 插件调试
description: 本文档介绍了如何使用Dify的远程调试功能来测试插件。详细说明了获取调试信息、配置环境变量文件、启动插件远程调试以及验证插件安装状态的完整流程。通过这种方式，开发者可以在本地开发的同时在Dify环境中实时测试插件。
---

插件开发完成后，接下来需要测试插件是否可以正常运行。Dify 提供便捷的远程调试方式，帮助你快速在测试环境中验证插件功能。

前往[“插件管理”](https://cloud.dify.ai/plugins)页获取远程服务器地址和调试 Key。

![远程调试插件](https://assets-docs.dify.ai/2025/04/2779338a43687f3e00155baccdd6d06c.png)

回到插件项目，拷贝 `.env.example` 文件并重命名为 `.env`，将获取的远程服务器地址和调试 Key 等信息填入其中。

`.env` 文件：

```bash
INSTALL_METHOD=remote
REMOTE_INSTALL_URL=debug.dify.ai:5003
REMOTE_INSTALL_KEY=********-****-****-****-************
```

运行 `python -m main` 命令启动插件。在插件页即可看到该插件已被安装至 Workspace 内，团队中的其他成员也可以访问该插件。

![插件安装到 Workspace](https://assets-docs.dify.ai/2024/12/ec26e5afc57bbfeb807719638f603807.png)

{/*
Contributing Section
DO NOT edit this section!
It will be automatically generated by the script.
*/}

---

[编辑此页面](https://github.com/langgenius/dify-docs/edit/main/plugin-dev-zh/0411-remote-debug-a-plugin.mdx) | [提交问题](https://github.com/langgenius/dify-docs/issues/new?template=docs.yml)

