---
title: 插件调试
---



{/* 
  贡献者注意:
  ----------------
  本文档为旧版文档，即将弃用。
  请勿对此版本进行更改。
  所有更新应指向新版本：
  /plugin-dev-zh/0411-remote-debug-a-plugin
*/}

<Card title="本文档即将弃用" icon="circle-exclamation" href="/plugin-dev-zh/0411-remote-debug-a-plugin">
  <p>作为我们文档重组的一部分，此页面正在逐步淘汰。</p>
  
  <p><u><b>点击此卡片</b></u>跳转到包含最新信息的更新版本。</p>
  
  <p>如果您在新的文档中发现任何差异或需要改进的地方，请使用页面底部的“报告问题”按钮。</p>
</Card>

插件开发完成后，接下来需要测试插件是否可以正常运行。Dify 提供便捷地远程调试方式，帮助你快速在测试环境中验证插件功能。

前往[“插件管理”](https://cloud.dify.ai/plugins)页获取远程服务器地址和调试 Key。

![](https://assets-docs.dify.ai/2025/04/2779338a43687f3e00155baccdd6d06c.png)

回到插件项目，拷贝 `.env.example` 文件并重命名为 `.env`，将获取的远程服务器地址和调试 Key 等信息填入其中。

`.env` 文件：

```bash
INSTALL_METHOD=remote
REMOTE_INSTALL_URL=debug.dify.ai:5003
REMOTE_INSTALL_KEY=********-****-****-****-************
```

运行 `python -m main` 命令启动插件。在插件页即可看到该插件已被安装至 Workspace 内，团队中的其他成员也可以访问该插件。

![](https://assets-docs.dify.ai/2024/12/ec26e5afc57bbfeb807719638f603807.png)

{/*
Contributing Section
DO NOT edit this section!
It will be automatically generated by the script.
*/}

---

[编辑此页面](https://github.com/langgenius/dify-docs/edit/main/zh-hans/plugins/quick-start/debug-plugin.mdx) | [提交问题](https://github.com/langgenius/dify-docs/issues/new?template=docs.yml)

